-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.403897566736
cusum  =  0.226392525067
eta  =  0.45044972553
hl_amp_ratio  =  0.536733612273
kurtosis  =  -1.05377757312
n_points  =  197
period  =  0.461317259244
period_SNR  =  28.1318119425
period_log10FAP  =  -24.2510750243
period_uncertainty  =  8.55332129958e-05
phase_cusum  =  0.326303354386
phase_eta  =  0.210093391167
phi21  =  0.974364618866
phi31  =  2.20080423415
quartile31  =  0.57
r21  =  0.456781923369
r31  =  0.289021976592
shapiro_w  =  0.909172296524
skewness  =  -0.509669159168
slope_per10  =  -0.104562191049
slope_per90  =  0.262443634602
stetson_k  =  0.806916318471
weighted_mean  =  14.5594062133
weighted_std  =  0.362094920444
