-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367349733313
cusum  =  0.104820962205
eta  =  0.519684631667
hl_amp_ratio  =  0.333977360062
kurtosis  =  -0.383311325197
n_points  =  466
period  =  0.486691043422
period_SNR  =  59.7230310553
period_log10FAP  =  -59.259479918
period_uncertainty  =  6.61265016367e-05
phase_cusum  =  0.261237829381
phase_eta  =  0.107245847576
phi21  =  -2.55711095926
phi31  =  -1.52716477116
quartile31  =  0.48
r21  =  0.450016801555
r31  =  0.390106377534
shapiro_w  =  0.877388477325
skewness  =  -0.87696396275
slope_per10  =  -0.138752773632
slope_per90  =  0.11930600397
stetson_k  =  0.739382122764
weighted_mean  =  14.0199354084
weighted_std  =  0.315934926711
