-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0241964324742
cusum  =  0.15598995851
eta  =  2.61303422684
hl_amp_ratio  =  1.33411091762
kurtosis  =  6.69346541816
n_points  =  109
period  =  0.624969165911
period_SNR  =  9.39793260736
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  9.44347507073e-05
phase_cusum  =  0.155061135901
phase_eta  =  1.69698756891
phi21  =  -1.05573123634
phi31  =  -1.54982594571
quartile31  =  0.05
r21  =  0.222150675532
r31  =  0.439590429592
shapiro_w  =  0.86542391777
skewness  =  0.643655314583
slope_per10  =  -0.804615604633
slope_per90  =  0.455466372705
stetson_k  =  0.704175881551
weighted_mean  =  15.4356198264
weighted_std  =  0.0432546233192
