-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301625130859
cusum  =  0.12981012201
eta  =  0.633164015082
hl_amp_ratio  =  0.478002538084
kurtosis  =  -0.301784129139
n_points  =  264
period  =  0.591639846714
period_SNR  =  24.4811919199
period_log10FAP  =  -23.5880414104
period_uncertainty  =  9.44628722049e-05
phase_cusum  =  0.224601589439
phase_eta  =  0.353467173161
phi21  =  0.68555159592
phi31  =  1.70023008281
quartile31  =  0.39
r21  =  0.466403309088
r31  =  0.438725746021
shapiro_w  =  0.932583510876
skewness  =  -0.748512456473
slope_per10  =  -0.114098585672
slope_per90  =  0.138299992929
stetson_k  =  0.772118654166
weighted_mean  =  12.3120962635
weighted_std  =  0.280874371418
