-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285682439008
cusum  =  0.145542269033
eta  =  0.7037169587
hl_amp_ratio  =  0.799783646778
kurtosis  =  -0.240705495036
n_points  =  343
period  =  0.516346943975
period_SNR  =  39.1545726892
period_log10FAP  =  -38.9549341737
period_uncertainty  =  7.52604586208e-05
phase_cusum  =  0.239415165916
phase_eta  =  0.713061600908
phi21  =  0.938820741459
phi31  =  2.5025305166
quartile31  =  0.4
r21  =  0.323690541985
r31  =  0.22016819498
shapiro_w  =  0.972049355507
skewness  =  -0.441182618409
slope_per10  =  -0.0601132212923
slope_per90  =  0.0725494438575
stetson_k  =  0.803226827259
weighted_mean  =  16.0853412064
weighted_std  =  0.269954363955
