-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335961302033
cusum  =  0.131727383439
eta  =  0.557413606367
hl_amp_ratio  =  0.504250903788
kurtosis  =  -0.911262208686
n_points  =  584
period  =  0.528690582573
period_SNR  =  62.8482465863
period_log10FAP  =  -73.4797052765
period_uncertainty  =  7.35395582809e-05
phase_cusum  =  0.253171277496
phase_eta  =  0.265683251238
phi21  =  -2.30248384706
phi31  =  -1.12328118145
quartile31  =  0.47
r21  =  0.429376635363
r31  =  0.319930688486
shapiro_w  =  0.903770446777
skewness  =  -0.580987707724
slope_per10  =  -0.0952376886204
slope_per90  =  0.0893257637474
stetson_k  =  0.829197627445
weighted_mean  =  13.7141533758
weighted_std  =  0.293296894719
