-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261494635865
cusum  =  0.218344629446
eta  =  0.508782099692
hl_amp_ratio  =  0.50182332776
kurtosis  =  -0.381499470415
n_points  =  102
period  =  1.73895866535
period_SNR  =  12.1185619174
period_log10FAP  =  -8.008489072
period_uncertainty  =  0.000686657033164
phase_cusum  =  0.260366928444
phase_eta  =  0.253278552544
phi21  =  -2.26134421371
phi31  =  -4.77836375771
quartile31  =  0.305
r21  =  0.342521958363
r31  =  0.271148616172
shapiro_w  =  0.950553357601
skewness  =  -0.601305247727
slope_per10  =  -0.595399998128
slope_per90  =  0.7504999917
stetson_k  =  0.767191625666
weighted_mean  =  11.2307843137
weighted_std  =  0.242360476436
