-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0968441216495
cusum  =  0.246462850927
eta  =  0.665342768591
hl_amp_ratio  =  3.33359373983
kurtosis  =  -0.587410616328
n_points  =  51
period  =  0.476159413907
period_SNR  =  7.69558811745
period_log10FAP  =  -3.13055671399
period_uncertainty  =  5.25562273408e-05
phase_cusum  =  0.321853241405
phase_eta  =  0.525469572921
phi21  =  -0.794055373677
phi31  =  -0.600095033448
quartile31  =  0.11
r21  =  0.141692980919
r31  =  0.419920567036
shapiro_w  =  0.910463094711
skewness  =  0.64550025848
slope_per10  =  -0.684400005266
slope_per90  =  0.616600010544
stetson_k  =  0.717900219726
weighted_mean  =  12.4357704918
weighted_std  =  0.0690033008102
