-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0883291648379
cusum  =  0.100313144951
eta  =  0.496166897612
hl_amp_ratio  =  1.20228980473
kurtosis  =  -1.09754320578
n_points  =  312
period  =  0.326627221872
period_SNR  =  15.2244007783
period_log10FAP  =  -12.8243857687
period_uncertainty  =  5.45307759455e-05
phase_cusum  =  0.164600111668
phase_eta  =  1.27921412036
phi21  =  0.777453662688
phi31  =  2.07235587367
quartile31  =  0.22
r21  =  0.328758172283
r31  =  0.0842897880165
shapiro_w  =  0.945961713791
skewness  =  0.265801798088
slope_per10  =  -0.0490677281971
slope_per90  =  0.0629779423834
stetson_k  =  0.871084875239
weighted_mean  =  14.9307967974
weighted_std  =  0.125453825125
