-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337451128575
cusum  =  0.109749879848
eta  =  0.748793100799
hl_amp_ratio  =  0.378360757134
kurtosis  =  0.277360476933
n_points  =  172
period  =  0.482392261212
period_SNR  =  24.0102318352
period_log10FAP  =  -16.3361322238
period_uncertainty  =  6.88070221136e-05
phase_cusum  =  0.368782501688
phase_eta  =  0.452161672565
phi21  =  0.794925990759
phi31  =  -1.21757192074
quartile31  =  0.35
r21  =  0.46437397573
r31  =  0.312342537591
shapiro_w  =  0.918313384056
skewness  =  -0.834996734522
slope_per10  =  -0.136141720604
slope_per90  =  0.163506580579
stetson_k  =  0.702868643513
weighted_mean  =  14.5968965072
weighted_std  =  0.276180319855
