-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0149105973139
cusum  =  0.217309976842
eta  =  0.99604256146
hl_amp_ratio  =  1.01155007964
kurtosis  =  0.019312016093
n_points  =  221
period  =  2829.64134
period_SNR  =  13.8137161173
period_log10FAP  =  -5.5631668753
period_uncertainty  =  3395.569608
phase_cusum  =  0.236715544732
phase_eta  =  0.850013108344
phi21  =  0.134480623507
phi31  =  2.67887601779
quartile31  =  0.03
r21  =  0.327406709334
r31  =  0.753446667485
shapiro_w  =  0.960181236267
skewness  =  -0.546458502774
slope_per10  =  -1130.81033334
slope_per90  =  96.9953333338
stetson_k  =  0.779026043128
weighted_mean  =  14.3811084933
weighted_std  =  0.0273321660846
