-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.293571445985
cusum  =  0.178064685309
eta  =  0.618505772066
hl_amp_ratio  =  0.636752097151
kurtosis  =  0.0254184296394
n_points  =  218
period  =  0.524206765708
period_SNR  =  27.3219789529
period_log10FAP  =  -25.8686785034
period_uncertainty  =  7.44569592439e-05
phase_cusum  =  0.248224913352
phase_eta  =  0.442790188661
phi21  =  -2.10799841232
phi31  =  -3.74598385432
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.447346805698
r31  =  0.266309941839
shapiro_w  =  0.959627687931
skewness  =  -0.570547823758
slope_per10  =  -0.14414092748
slope_per90  =  0.235999996463
stetson_k  =  0.80090513053
weighted_mean  =  14.2088898409
weighted_std  =  0.218882225184
