-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.389058620536
cusum  =  0.156107274891
eta  =  0.68562256711
hl_amp_ratio  =  0.467260071571
kurtosis  =  -1.04109588964
n_points  =  172
period  =  0.529724734962
period_SNR  =  23.3142672348
period_log10FAP  =  -17.8007450567
period_uncertainty  =  8.29821335048e-05
phase_cusum  =  0.233923324721
phase_eta  =  0.221844642104
phi21  =  -2.33496179561
phi31  =  -1.20423306366
quartile31  =  0.565
r21  =  0.449767744929
r31  =  0.242788685859
shapiro_w  =  0.915860176086
skewness  =  -0.494706078766
slope_per10  =  -0.226904402678
slope_per90  =  0.259974994697
stetson_k  =  0.783950873128
weighted_mean  =  14.8861229258
weighted_std  =  0.336123200008
