-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.219923997069
cusum  =  0.186165529439
eta  =  0.578878546707
hl_amp_ratio  =  0.518843353983
kurtosis  =  -1.2185090524
n_points  =  111
period  =  0.577018366225
period_SNR  =  16.750700481
period_log10FAP  =  -11.0432578851
period_uncertainty  =  9.60976571287e-05
phase_cusum  =  0.234462402818
phase_eta  =  0.194828256842
phi21  =  1.32715735535
phi31  =  2.70813162866
quartile31  =  0.35
r21  =  0.482661964754
r31  =  0.24255366286
shapiro_w  =  0.933790802956
skewness  =  -0.240651063727
slope_per10  =  -0.308333334203
slope_per90  =  0.591741641432
stetson_k  =  0.803218745077
weighted_mean  =  14.7881633321
weighted_std  =  0.194794356255
