-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374159927887
cusum  =  0.156560771504
eta  =  0.586863537173
hl_amp_ratio  =  0.449689528243
kurtosis  =  -0.877261716334
n_points  =  222
period  =  0.444893321601
period_SNR  =  28.1266146379
period_log10FAP  =  -27.9226847752
period_uncertainty  =  4.29019600519e-05
phase_cusum  =  0.274748075826
phase_eta  =  0.0406239441847
phi21  =  -2.58131987864
phi31  =  -1.38910052628
quartile31  =  0.58
r21  =  0.53265373053
r31  =  0.366403400061
shapiro_w  =  0.896085143089
skewness  =  -0.655086652969
slope_per10  =  -0.126159749771
slope_per90  =  0.237224275511
stetson_k  =  0.770040659357
weighted_mean  =  14.2752653259
weighted_std  =  0.368692174019
