-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334865321567
cusum  =  0.16141398679
eta  =  0.562678529447
hl_amp_ratio  =  0.194625431123
kurtosis  =  -0.030789114232
n_points  =  352
period  =  0.32666341899
period_SNR  =  42.9427375764
period_log10FAP  =  -44.0946670693
period_uncertainty  =  2.41561355303e-05
phase_cusum  =  0.269911585151
phase_eta  =  0.292848591219
phi21  =  3.70777461897
phi31  =  4.8142504282
quartile31  =  0.36
r21  =  0.441984537046
r31  =  0.298896308401
shapiro_w  =  0.8275359869
skewness  =  -1.1033791401
slope_per10  =  -0.0710849325007
slope_per90  =  0.0722313544878
stetson_k  =  0.657441335181
weighted_mean  =  14.7571345185
weighted_std  =  0.302821207024
