-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.218747754971
cusum  =  0.124787407165
eta  =  0.529106563904
hl_amp_ratio  =  1.78286988295
kurtosis  =  -1.49656436866
n_points  =  368
period  =  0.320081861062
period_SNR  =  60.2019041637
period_log10FAP  =  -66.27752116
period_uncertainty  =  3.42089630977e-05
phase_cusum  =  0.277777182364
phase_eta  =  0.184081630371
phi21  =  -1.33275731676
phi31  =  -3.35117297329
quartile31  =  0.32
r21  =  0.105403331276
r31  =  0.0590464172704
shapiro_w  =  0.89927303791
skewness  =  0.208971337193
slope_per10  =  -0.0972323381523
slope_per90  =  0.0914573386134
stetson_k  =  0.878090997624
weighted_mean  =  16.3478795718
weighted_std  =  0.163858287696
