-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.426214444991
cusum  =  0.150598261666
eta  =  0.624933571454
hl_amp_ratio  =  0.183552025095
kurtosis  =  -0.147650143383
n_points  =  299
period  =  0.416458256986
period_SNR  =  38.1838015661
period_log10FAP  =  -31.5396796433
period_uncertainty  =  4.9990188547e-05
phase_cusum  =  0.243976866727
phase_eta  =  0.0629665464189
phi21  =  0.885219200519
phi31  =  1.8625592787
quartile31  =  0.475
r21  =  0.566124154359
r31  =  0.432627797534
shapiro_w  =  0.821360886097
skewness  =  -1.08703737093
slope_per10  =  -0.103199689488
slope_per90  =  0.180000082175
stetson_k  =  0.629983987378
weighted_mean  =  13.3909587435
weighted_std  =  0.41606224877
