-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338461990958
cusum  =  0.147696233006
eta  =  0.635727985237
hl_amp_ratio  =  0.35790040465
kurtosis  =  -0.842663762619
n_points  =  338
period  =  0.483692814702
period_SNR  =  41.9075665375
period_log10FAP  =  -43.1450762671
period_uncertainty  =  6.60421659418e-05
phase_cusum  =  0.219778342912
phase_eta  =  0.394622282079
phi21  =  1.06267660395
phi31  =  1.93568796743
quartile31  =  0.505
r21  =  0.390910039159
r31  =  0.19459464698
shapiro_w  =  0.900885641575
skewness  =  -0.653364748788
slope_per10  =  -0.0540534914017
slope_per90  =  0.119602348947
stetson_k  =  0.733350830769
weighted_mean  =  14.4673767116
weighted_std  =  0.318902605806
