-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.180915022873
cusum  =  0.18676928859
eta  =  0.868343780508
hl_amp_ratio  =  1.52837790341
kurtosis  =  -1.19790707617
n_points  =  149
period  =  0.239858523436
period_SNR  =  30.0090058229
period_log10FAP  =  -20.1226204426
period_uncertainty  =  1.38454470235e-05
phase_cusum  =  0.262503984577
phase_eta  =  0.434349982165
phi21  =  -1.21005721747
phi31  =  -1.88195149379
quartile31  =  0.29
r21  =  0.213940516056
r31  =  0.0662136199567
shapiro_w  =  0.922116756439
skewness  =  0.236875411568
slope_per10  =  -0.151281672934
slope_per90  =  0.207765039937
stetson_k  =  0.874774138469
weighted_mean  =  13.429443682
weighted_std  =  0.144453606557
