-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.391903315936
cusum  =  0.211624013969
eta  =  0.77067878862
hl_amp_ratio  =  0.263399118359
kurtosis  =  -0.74784751902
n_points  =  113
period  =  0.462330768615
period_SNR  =  14.3967349373
period_log10FAP  =  -8.41278780981
period_uncertainty  =  7.71219692007e-05
phase_cusum  =  0.23143388785
phase_eta  =  0.126045077914
phi21  =  -2.54183500502
phi31  =  -1.51837247892
quartile31  =  0.54
r21  =  0.448891014652
r31  =  0.401232601988
shapiro_w  =  0.873226881027
skewness  =  -0.757355812893
slope_per10  =  -0.235933941279
slope_per90  =  0.281999995932
stetson_k  =  0.703772849191
weighted_mean  =  15.2079911351
weighted_std  =  0.380633100268
