-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0112390046892
cusum  =  0.263915103829
eta  =  0.902650989052
hl_amp_ratio  =  1.68259583463
kurtosis  =  0.609028850952
n_points  =  356
period  =  2994.89657
period_SNR  =  19.5462709037
period_log10FAP  =  -12.7034478773
period_uncertainty  =  3593.875884
phase_cusum  =  0.282401034968
phase_eta  =  0.865909419641
phi21  =  -1.4778047759
phi31  =  -2.40597015524
quartile31  =  0.03
r21  =  0.450549145605
r31  =  0.589101913324
shapiro_w  =  0.962071478367
skewness  =  -0.0583224275009
slope_per10  =  -683.021800015
slope_per90  =  652.845399994
stetson_k  =  0.75714394104
weighted_mean  =  13.7646916403
weighted_std  =  0.016842549558
