-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353420924433
cusum  =  0.123288535273
eta  =  0.55578999616
hl_amp_ratio  =  0.741407585247
kurtosis  =  -1.22497035786
n_points  =  487
period  =  0.469414163058
period_SNR  =  62.5511857938
period_log10FAP  =  -67.9179271134
period_uncertainty  =  7.43606782403e-05
phase_cusum  =  0.276727991168
phase_eta  =  0.210542613997
phi21  =  0.780496272011
phi31  =  -1.06698007402
quartile31  =  0.535
r21  =  0.455991858237
r31  =  0.268346547049
shapiro_w  =  0.927732765675
skewness  =  -0.326449038881
slope_per10  =  -0.0519084500562
slope_per90  =  0.0674286298657
stetson_k  =  0.855515046496
weighted_mean  =  14.2158312053
weighted_std  =  0.304869188675
