-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367197241477
cusum  =  0.290049307062
eta  =  0.454758890485
hl_amp_ratio  =  0.243405877524
kurtosis  =  -0.4122892908
n_points  =  112
period  =  0.469631552694
period_SNR  =  17.9092676017
period_log10FAP  =  -11.2076239689
period_uncertainty  =  7.95662045331e-05
phase_cusum  =  0.271275455078
phase_eta  =  0.144912686276
phi21  =  -2.39366645849
phi31  =  -1.19739504463
quartile31  =  0.445
r21  =  0.410506319154
r31  =  0.370086635345
shapiro_w  =  0.883250832558
skewness  =  -0.860779667036
slope_per10  =  -0.254761845663
slope_per90  =  0.30746714368
stetson_k  =  0.687239258447
weighted_mean  =  15.3834245972
weighted_std  =  0.304312743124
