-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245654073456
cusum  =  0.0966966924407
eta  =  0.694963355637
hl_amp_ratio  =  0.584574348939
kurtosis  =  -0.193160762856
n_points  =  366
period  =  0.545608390045
period_SNR  =  44.2677864298
period_log10FAP  =  -44.5180235713
period_uncertainty  =  8.42404277622e-05
phase_cusum  =  0.236560335734
phase_eta  =  0.538473069326
phi21  =  3.93671360655
phi31  =  4.87470264784
quartile31  =  0.295
r21  =  0.399213165854
r31  =  0.149307138244
shapiro_w  =  0.942570447922
skewness  =  -0.734645047472
slope_per10  =  -0.0738314369181
slope_per90  =  0.132448995541
stetson_k  =  0.795021517008
weighted_mean  =  13.5543799869
weighted_std  =  0.20541275461
