-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337862683943
cusum  =  0.176175819806
eta  =  0.59725100434
hl_amp_ratio  =  0.734736954092
kurtosis  =  -1.31677828405
n_points  =  319
period  =  0.583692732164
period_SNR  =  39.241059983
period_log10FAP  =  -33.0529302455
period_uncertainty  =  9.69267266053e-05
phase_cusum  =  0.26664261219
phase_eta  =  0.636385249067
phi21  =  0.912593560608
phi31  =  -0.248060808335
quartile31  =  0.6
r21  =  0.365454836772
r31  =  0.0717850360139
shapiro_w  =  0.931234121323
skewness  =  -0.207394612754
slope_per10  =  -0.0934199464924
slope_per90  =  0.153934879284
stetson_k  =  0.844790557356
weighted_mean  =  15.3094605916
weighted_std  =  0.329850611779
