-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.270264038731
cusum  =  0.132154927513
eta  =  0.518457198261
hl_amp_ratio  =  0.335871066928
kurtosis  =  -0.263860220208
n_points  =  372
period  =  0.532199063912
period_SNR  =  42.2322029321
period_log10FAP  =  -43.7947598205
period_uncertainty  =  8.01408076584e-05
phase_cusum  =  0.21616524275
phase_eta  =  0.5641000732
phi21  =  -2.31707453401
phi31  =  -4.36143459436
quartile31  =  0.3625
r21  =  0.449021823893
r31  =  0.212884500869
shapiro_w  =  0.897434294224
skewness  =  -0.781415442486
slope_per10  =  -0.0995638191844
slope_per90  =  0.142245995445
stetson_k  =  0.738923258734
weighted_mean  =  15.2968878695
weighted_std  =  0.240973657189
