-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.238869608335
cusum  =  0.16902422818
eta  =  0.676552736246
hl_amp_ratio  =  0.257796784849
kurtosis  =  -0.287865215276
n_points  =  167
period  =  0.604061396137
period_SNR  =  22.9345189169
period_log10FAP  =  -17.7497079463
period_uncertainty  =  8.18788759384e-05
phase_cusum  =  0.256380895376
phase_eta  =  0.371387338562
phi21  =  3.71085685986
phi31  =  4.90815764827
quartile31  =  0.275
r21  =  0.32110559671
r31  =  0.2461658008
shapiro_w  =  0.897584736347
skewness  =  -0.83411109772
slope_per10  =  -0.213597875503
slope_per90  =  0.265614301588
stetson_k  =  0.68246154849
weighted_mean  =  16.2478850552
weighted_std  =  0.191658533464
