-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289567496659
cusum  =  0.116022116921
eta  =  0.583519003204
hl_amp_ratio  =  0.580070040431
kurtosis  =  -0.811004838956
n_points  =  147
period  =  0.606835083688
period_SNR  =  18.5448826303
period_log10FAP  =  -15.8274407168
period_uncertainty  =  8.32535457689e-05
phase_cusum  =  0.213064868684
phase_eta  =  0.553997499599
phi21  =  0.981487680863
phi31  =  1.92387935106
quartile31  =  0.39
r21  =  0.282068580875
r31  =  0.248354213409
shapiro_w  =  0.915674984455
skewness  =  -0.522527805497
slope_per10  =  -0.230600009672
slope_per90  =  0.506505372268
stetson_k  =  0.858149269338
weighted_mean  =  13.49075
weighted_std  =  0.23933977607
