-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327024433958
cusum  =  0.124683937841
eta  =  0.540481604717
hl_amp_ratio  =  0.402345806462
kurtosis  =  -0.623582594838
n_points  =  322
period  =  0.533048987703
period_SNR  =  42.7456968607
period_log10FAP  =  -44.0200329437
period_uncertainty  =  7.91719639661e-05
phase_cusum  =  0.23755905005
phase_eta  =  0.123572047703
phi21  =  -2.41832141047
phi31  =  -4.49751478772
quartile31  =  0.38
r21  =  0.417976289117
r31  =  0.252810050816
shapiro_w  =  0.920404911041
skewness  =  -0.679250169492
slope_per10  =  -0.1444527779
slope_per90  =  0.214931602729
stetson_k  =  0.75841624531
weighted_mean  =  16.0366746232
weighted_std  =  0.251860430356
