-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325903230084
cusum  =  0.131029356103
eta  =  0.700190954777
hl_amp_ratio  =  0.316609286915
kurtosis  =  -0.00155439569438
n_points  =  345
period  =  0.452874220507
period_SNR  =  42.7542900262
period_log10FAP  =  -39.8890866339
period_uncertainty  =  5.78738214495e-05
phase_cusum  =  0.191850785561
phase_eta  =  0.518278388051
phi21  =  -2.35653307095
phi31  =  -1.00346812207
quartile31  =  0.37
r21  =  0.408159025051
r31  =  0.169609982836
shapiro_w  =  0.915884077549
skewness  =  -0.71290583674
slope_per10  =  -0.0794797028079
slope_per90  =  0.0857759445129
stetson_k  =  0.692445076541
weighted_mean  =  14.5151067153
weighted_std  =  0.272669954744
