-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351134308906
cusum  =  0.185664001809
eta  =  0.652242610047
hl_amp_ratio  =  0.625419327861
kurtosis  =  -1.04083296415
n_points  =  111
period  =  0.466941614555
period_SNR  =  16.2376230922
period_log10FAP  =  -10.4883683504
period_uncertainty  =  6.29301378755e-05
phase_cusum  =  0.324987898352
phase_eta  =  0.263779315564
phi21  =  -2.3605097737
phi31  =  -4.33435088377
quartile31  =  0.55
r21  =  0.412304396812
r31  =  0.373593140243
shapiro_w  =  0.906198322773
skewness  =  -0.477220244256
slope_per10  =  -0.221727761261
slope_per90  =  0.33417525656
stetson_k  =  0.804131741032
weighted_mean  =  15.3628015736
weighted_std  =  0.346564983581
