-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.227890004312
cusum  =  0.127362490669
eta  =  0.537099996443
hl_amp_ratio  =  0.422537381546
kurtosis  =  -0.638074986998
n_points  =  320
period  =  0.424851474569
period_SNR  =  49.329694248
period_log10FAP  =  -53.2477867137
period_uncertainty  =  6.05287766338e-05
phase_cusum  =  0.252017448796
phase_eta  =  0.109519233011
phi21  =  -2.51461495847
phi31  =  -2.02338952038
quartile31  =  0.22
r21  =  0.281985810343
r31  =  0.0826112283443
shapiro_w  =  0.896367132664
skewness  =  -0.755927852424
slope_per10  =  -0.203425239096
slope_per90  =  0.174113824163
stetson_k  =  0.769481983613
weighted_mean  =  15.0382246812
weighted_std  =  0.158012846933
