-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.293159771491
cusum  =  0.110907061246
eta  =  0.530456772061
hl_amp_ratio  =  0.315476007251
kurtosis  =  -0.37822673527
n_points  =  336
period  =  0.540821322732
period_SNR  =  41.1222784911
period_log10FAP  =  -43.0844650024
period_uncertainty  =  8.144408989e-05
phase_cusum  =  0.232434984148
phase_eta  =  0.322222461178
phi21  =  -2.23609217153
phi31  =  -1.31963947544
quartile31  =  0.4
r21  =  0.459804837272
r31  =  0.346723073814
shapiro_w  =  0.877571940422
skewness  =  -0.876569886061
slope_per10  =  -0.125956984021
slope_per90  =  0.170639999211
stetson_k  =  0.72324344117
weighted_mean  =  14.7179838508
weighted_std  =  0.273552610033
