-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356329694933
cusum  =  0.130553102911
eta  =  0.542050809189
hl_amp_ratio  =  0.319074732937
kurtosis  =  -0.858236621624
n_points  =  474
period  =  0.467085978343
period_SNR  =  50.8418737578
period_log10FAP  =  -59.2540583759
period_uncertainty  =  8.19695630412e-05
phase_cusum  =  0.291468026
phase_eta  =  0.201893425707
phi21  =  -2.39720466502
phi31  =  -1.32417648544
quartile31  =  0.54
r21  =  0.486347928334
r31  =  0.367086748895
shapiro_w  =  0.882955610752
skewness  =  -0.690561298282
slope_per10  =  -0.0688346078346
slope_per90  =  0.0882294116067
stetson_k  =  0.74746351118
weighted_mean  =  15.6818245596
weighted_std  =  0.352881172041
