-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.197990307523
cusum  =  0.185201191891
eta  =  0.55636644192
hl_amp_ratio  =  0.993854342877
kurtosis  =  -1.38342620146
n_points  =  317
period  =  0.333215003342
period_SNR  =  52.838363399
period_log10FAP  =  -56.15413334
period_uncertainty  =  3.09345878142e-05
phase_cusum  =  0.284963288956
phase_eta  =  0.188739737549
phi21  =  1.65672255862
phi31  =  3.37494723196
quartile31  =  0.28
r21  =  0.132630244831
r31  =  0.0621249534639
shapiro_w  =  0.932790577412
skewness  =  0.0442327167411
slope_per10  =  -0.127919918536
slope_per90  =  0.125984819434
stetson_k  =  0.88515548795
weighted_mean  =  15.9917191325
weighted_std  =  0.143484928276
