-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.26864248548
cusum  =  0.132511963938
eta  =  0.607895231614
hl_amp_ratio  =  0.474042754578
kurtosis  =  0.0491917928963
n_points  =  359
period  =  0.582587034608
period_SNR  =  47.0976550238
period_log10FAP  =  -48.3208702082
period_uncertainty  =  9.45758196991e-05
phase_cusum  =  0.266636986424
phase_eta  =  0.11028860313
phi21  =  0.570596853054
phi31  =  1.48888978649
quartile31  =  0.26
r21  =  0.385221912924
r31  =  0.297568871295
shapiro_w  =  0.914766430855
skewness  =  -0.874421781263
slope_per10  =  -0.165789538077
slope_per90  =  0.202959054071
stetson_k  =  0.767112928784
weighted_mean  =  15.8318676917
weighted_std  =  0.195521869634
