-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.12002275109
cusum  =  0.0899996650979
eta  =  0.571936135892
hl_amp_ratio  =  0.708510191559
kurtosis  =  -1.345464805
n_points  =  359
period  =  0.356580271461
period_SNR  =  23.9147798304
period_log10FAP  =  -22.3822149025
period_uncertainty  =  4.95250384829e-05
phase_cusum  =  0.176851302245
phase_eta  =  1.25807230903
phi21  =  1.47812289761
phi31  =  0.0186696659077
quartile31  =  0.275
r21  =  0.189726028831
r31  =  0.181570342501
shapiro_w  =  0.928024172783
skewness  =  -0.202008945292
slope_per10  =  -0.0443172524613
slope_per90  =  0.0683883164991
stetson_k  =  0.865530831626
weighted_mean  =  15.5971458502
weighted_std  =  0.140347348908
