-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.290498587668
cusum  =  0.116764841331
eta  =  0.585314052796
hl_amp_ratio  =  0.635685520507
kurtosis  =  -1.01852000951
n_points  =  335
period  =  0.583091627121
period_SNR  =  39.3665296231
period_log10FAP  =  -38.1593438115
period_uncertainty  =  9.47561820567e-05
phase_cusum  =  0.203411618984
phase_eta  =  0.456446538596
phi21  =  -2.06015950213
phi31  =  -0.807989005524
quartile31  =  0.445
r21  =  0.400842730166
r31  =  0.231684475194
shapiro_w  =  0.943665146828
skewness  =  -0.365218724456
slope_per10  =  -0.135450127946
slope_per90  =  0.219895936233
stetson_k  =  0.838586385716
weighted_mean  =  14.4121460769
weighted_std  =  0.264165494315
