-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226051010878
cusum  =  0.0906304625894
eta  =  0.564503651792
hl_amp_ratio  =  1.16043303381
kurtosis  =  -1.48256462308
n_points  =  303
period  =  0.278398398629
period_SNR  =  43.8759898885
period_log10FAP  =  -47.3027898435
period_uncertainty  =  2.14879901375e-05
phase_cusum  =  0.217277729621
phase_eta  =  0.348168771731
phi21  =  1.24408606818
phi31  =  2.89999736172
quartile31  =  0.34
r21  =  0.159731054261
r31  =  0.0725611641415
shapiro_w  =  0.906214177608
skewness  =  0.0292857716666
slope_per10  =  -0.114798755724
slope_per90  =  0.113644347849
stetson_k  =  0.895066522414
weighted_mean  =  13.0200771775
weighted_std  =  0.166987361944
