-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27757909281
cusum  =  0.26500298282
eta  =  0.479249303741
hl_amp_ratio  =  0.321334544665
kurtosis  =  -0.608244770591
n_points  =  112
period  =  0.477659995864
period_SNR  =  15.5301297928
period_log10FAP  =  -9.94387903872
period_uncertainty  =  8.23097617662e-05
phase_cusum  =  0.287148159075
phase_eta  =  0.222028647735
phi21  =  -2.35517529675
phi31  =  -1.41669268321
quartile31  =  0.3625
r21  =  0.566205805464
r31  =  0.364804290218
shapiro_w  =  0.878892183304
skewness  =  -0.815825474479
slope_per10  =  -0.288268610475
slope_per90  =  0.389071248502
stetson_k  =  0.711326198617
weighted_mean  =  15.6873741907
weighted_std  =  0.265183082647
