-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408701871199
cusum  =  0.168444939306
eta  =  0.640887019607
hl_amp_ratio  =  0.313792256842
kurtosis  =  -1.09838176974
n_points  =  176
period  =  0.486213256496
period_SNR  =  24.7930664587
period_log10FAP  =  -24.5108243766
period_uncertainty  =  7.27733441528e-05
phase_cusum  =  0.349093621591
phase_eta  =  0.0397562326878
phi21  =  0.729003558211
phi31  =  1.5575675851
quartile31  =  0.65
r21  =  0.391597716562
r31  =  0.331529607371
shapiro_w  =  0.855479061604
skewness  =  -0.629775153791
slope_per10  =  -0.221564128687
slope_per90  =  0.228948375052
stetson_k  =  0.746270881952
weighted_mean  =  15.9801559898
weighted_std  =  0.380823681274
