-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.21075424037
cusum  =  0.0914756490563
eta  =  0.622024371763
hl_amp_ratio  =  1.02299614459
kurtosis  =  -1.32683277905
n_points  =  447
period  =  0.286814835693
period_SNR  =  71.9955763201
period_log10FAP  =  -78.4309106318
period_uncertainty  =  2.75589172706e-05
phase_cusum  =  0.240987456337
phase_eta  =  0.18108917722
phi21  =  -1.6065917883
phi31  =  -3.35359286349
quartile31  =  0.31
r21  =  0.160130210036
r31  =  0.0834038654547
shapiro_w  =  0.931472718716
skewness  =  0.100928999096
slope_per10  =  -0.062896692053
slope_per90  =  0.0577144428328
stetson_k  =  0.903186766205
weighted_mean  =  16.3629779655
weighted_std  =  0.160185468105
