-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289542428236
cusum  =  0.155162000983
eta  =  0.91708357917
hl_amp_ratio  =  0.361522565965
kurtosis  =  -0.545863187177
n_points  =  114
period  =  0.506974732532
period_SNR  =  13.3625408681
period_log10FAP  =  -6.06809408077
period_uncertainty  =  9.88576051625e-05
phase_cusum  =  0.300296492832
phase_eta  =  0.611531377502
phi21  =  0.700512839338
phi31  =  2.33460113565
quartile31  =  0.48
r21  =  0.516581188501
r31  =  0.223571123733
shapiro_w  =  0.898318171501
skewness  =  -0.790265921866
slope_per10  =  -0.206517236239
slope_per90  =  0.323196995832
stetson_k  =  0.707921951305
weighted_mean  =  15.4077963953
weighted_std  =  0.305398033029
