-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.234592030678
cusum  =  0.118890427621
eta  =  0.685213329539
hl_amp_ratio  =  0.464049766169
kurtosis  =  -0.320054702786
n_points  =  371
period  =  0.571514112168
period_SNR  =  48.961856307
period_log10FAP  =  -48.3074108059
period_uncertainty  =  9.24181963964e-05
phase_cusum  =  0.248619281104
phase_eta  =  0.514998991698
phi21  =  0.901777158998
phi31  =  1.922624004
quartile31  =  0.33
r21  =  0.297925804067
r31  =  0.206937685579
shapiro_w  =  0.954270720482
skewness  =  -0.476216510107
slope_per10  =  -0.0915740904316
slope_per90  =  0.104309753499
stetson_k  =  0.755059456087
weighted_mean  =  16.1462431666
weighted_std  =  0.219425527509
