-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.273782142574
cusum  =  0.122629421996
eta  =  0.61218911798
hl_amp_ratio  =  0.310447624471
kurtosis  =  0.174970610745
n_points  =  327
period  =  0.539943207649
period_SNR  =  36.5953786499
period_log10FAP  =  -36.2898960465
period_uncertainty  =  8.11798200875e-05
phase_cusum  =  0.220154809675
phase_eta  =  0.38875594206
phi21  =  0.92644056958
phi31  =  1.86018527151
quartile31  =  0.32
r21  =  0.307589148676
r31  =  0.152583702285
shapiro_w  =  0.886641383171
skewness  =  -1.02758508437
slope_per10  =  -0.106366303367
slope_per90  =  0.144427171645
stetson_k  =  0.691262983095
weighted_mean  =  16.0624149751
weighted_std  =  0.240738540649
