-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.416604703915
cusum  =  0.115663193108
eta  =  0.519475480599
hl_amp_ratio  =  0.328605798909
kurtosis  =  -0.64303988226
n_points  =  337
period  =  0.495551070571
period_SNR  =  39.9286150356
period_log10FAP  =  -42.6089513218
period_uncertainty  =  9.25127376903e-05
phase_cusum  =  0.248387137735
phase_eta  =  0.188605859142
phi21  =  -2.24717957487
phi31  =  -0.944421883854
quartile31  =  0.58
r21  =  0.49385038933
r31  =  0.249679592419
shapiro_w  =  0.865759372711
skewness  =  -0.837606352216
slope_per10  =  -0.108999991789
slope_per90  =  0.137891732621
stetson_k  =  0.734160863256
weighted_mean  =  13.079925336
weighted_std  =  0.376259715118
