-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.32


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213356295497
cusum  =  0.196096800769
eta  =  1.33578165178
hl_amp_ratio  =  0.864305406158
kurtosis  =  1.46589403166
n_points  =  87
period  =  1.61453244877
period_SNR  =  14.168104148
period_log10FAP  =  -3.32343234484
period_uncertainty  =  0.00133681105827
phase_cusum  =  0.215675369124
phase_eta  =  1.04129233574
phi21  =  -0.245132669755
phi31  =  1.33105609183
quartile31  =  0.275
r21  =  0.25395533209
r31  =  0.093516623486
shapiro_w  =  0.955685436726
skewness  =  0.168658877736
slope_per10  =  -0.5435424231
slope_per90  =  0.461940879804
stetson_k  =  0.726430966882
weighted_mean  =  14.8836828866
weighted_std  =  0.219156425536
