-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331697593219
cusum  =  0.117964100966
eta  =  0.658260704085
hl_amp_ratio  =  0.364764649126
kurtosis  =  -0.81067833529
n_points  =  337
period  =  0.509466351513
period_SNR  =  46.4963725283
period_log10FAP  =  -47.7421134432
period_uncertainty  =  7.25901005131e-05
phase_cusum  =  0.238847724387
phase_eta  =  0.271091079248
phi21  =  0.626575755188
phi31  =  1.33119557159
quartile31  =  0.47
r21  =  0.321535982451
r31  =  0.213010858614
shapiro_w  =  0.92676204443
skewness  =  -0.574595934465
slope_per10  =  -0.106893818967
slope_per90  =  0.110305550873
stetson_k  =  0.760205246172
weighted_mean  =  15.6396612528
weighted_std  =  0.298100288512
