-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.237540588843
cusum  =  0.144264689874
eta  =  0.519863410644
hl_amp_ratio  =  1.58341621983
kurtosis  =  -0.596187583326
n_points  =  511
period  =  0.295779759817
period_SNR  =  57.2406883151
period_log10FAP  =  -62.2850368968
period_uncertainty  =  2.34917369515e-05
phase_cusum  =  0.206436833197
phase_eta  =  0.710950736828
phi21  =  1.40246554346
phi31  =  4.27172349122
quartile31  =  0.325
r21  =  0.168765471372
r31  =  0.0748505966671
shapiro_w  =  0.974544048309
skewness  =  0.230821289179
slope_per10  =  -0.0263042219291
slope_per90  =  0.0352384551749
stetson_k  =  0.817742014325
weighted_mean  =  11.771702544
weighted_std  =  0.209230342392
